LIBRARY pascaldll
EXPORTS
  MYFUNC_ATAN2=_MyFunc_at2@16;
  MYFUNC_ATAN=_MyFunc_at@8;
  MYFUNC_FLOOR =_MyFunc_fl@8   ;
  MYFUNC_GET_LIDAR=_MyFunc_Get_LiDAR@76;
  MYFUNC_CAST_IMAGE_RAY_AND_FIND_CLOSEST_RIEGL_LIDAR=_MyFunc_Cast_Image_ray_and_Find_Closest_Riegl_LiDAR@36;
  MYFUNC_CAST_IMAGE_RAY_AND_FIND_CLOSEST_43BYTE_LIDAR=_MyFunc_Cast_Image_ray_and_Find_Closest_43Byte_LiDAR@36;
  MYFUNCLARGEFILE=_MyFuncLargeFile@16
  MYFUNC_XYRECTIFY=_XYRectify@8
