LIBRARY pascaldll
EXPORTS
  MYFUNC_ATAN2=_MyFunc_atan2@16;
  MYFUNC_ATAN=_MyFunc_atan@8;
  MYFUNC_FLOOR =_MyFunc_floor@8   ;
  MYFUNC_TEMPMEANSTD=_MyFunc_TempMeanStd@20; 
  MYFUNC_CCOR=_MyFunc_ccor@48 ;
  MYFUNC_CCORA=_MyFunc_ccorA@20 ;
  MYFUNC_CCORB=_MyFunc_ccorB@24 ;
  MYFUNC_CORIMA=_MyFunc_corima@36;
  MYFUNC_CORIMA_FOURIER=_MyFunc_Corima_Fourier@28;
;  MYFUNC_CPX_CONJ_MULT=_MyFunc_Comp_Conj_Mult@24;
  MYFUNC_FOURN=_MyFunc_Fourn@16;
  MYFUNC_ASIN=_MyFunc_asin@8;
  MYFUNC_ACOS=_MyFunc_acos@8;
  MYFUNC_COMPUTEBKPROJ=_MyFunc_ComputeBkProj@32;
  MYFUNC_MAKE3DPOINTS=_MyFunc_Make3dpoints@88;
  MYFUNCREADTIFFHEADER=_MyFuncReadTiffHeader@32;
  MYFUNCREADTIFFHEADERPERTTU=_MyFuncReadTiffHeaderPerttu@32;
  MYFUNCSPLITTORGB=_MyFuncSplittoRGB@24;
  MYFUNC_MKTIME=_MyFunc_mktime@4;
  MYFUNC_READBINARYFILES=_MyFuncReadBinaryFiles@28;
  MYFUNC_CREATENORMALIZEDIMAGE=_MyFuncCreateNormalizedImage@44;
  MYFUNC_CREATEBMP=_MyFuncCreateBmp@84;
  MYFUNC_MATLABCALL=_MyFuncMatlabCall@8;
  MYFUNC_MATLABCALLNOMSGS=_MyFuncMatlabCallNoMsgs@8;
    MYFUNC_MATLABSVD=_MyFuncMatlabSVD@8;
  MYFUNC_INDEXX=_MyFunc_indexx@12;
  MYFUNC_FINDCLUSTERS=_MyFunc_FindClusters@60;
  MYFUNC_COMPUTETREEIMAGE=_MyFunc_ComputeTreeImage@60;
  MYFUNC_TRIANGULATE=_MyFuncTriangulate@16;
  MYFUNC_MASKING=_MyFuncMasking@12;
  MYFUNC_BYTESHIFT=_MyFuncByteShift@16;
  MYFUNC_BYTECONC=_MyFuncByteConc@16;
  MYFUNC_LIDARDIVISION=_MyFuncLidarDivision@4;
  MYFUNC_MATLABCALLRESECTION=_MyFuncMatlabCallResection@8;
  
